LIBRARY tss2-esys
EXPORTS
    Esys_ActivateCredential
    Esys_ActivateCredential_Async
    Esys_ActivateCredential_Finish
    Esys_ACT_SetTimeout
    Esys_ACT_SetTimeout_Async
    Esys_ACT_SetTimeout_Finish
    Esys_Certify
    Esys_CertifyCreation
    Esys_CertifyCreation_Async
    Esys_CertifyCreation_Finish
    Esys_CertifyX509
    Esys_CertifyX509_Async
    Esys_CertifyX509_Finish
    Esys_Certify_Async
    Esys_Certify_Finish
    Esys_ChangeEPS
    Esys_ChangeEPS_Async
    Esys_ChangeEPS_Finish
    Esys_ChangePPS
    Esys_ChangePPS_Async
    Esys_ChangePPS_Finish
    Esys_Clear
    Esys_ClearControl
    Esys_ClearControl_Async
    Esys_ClearControl_Finish
    Esys_Clear_Async
    Esys_Clear_Finish
    Esys_ClockRateAdjust
    Esys_ClockRateAdjust_Async
    Esys_ClockRateAdjust_Finish
    Esys_ClockSet
    Esys_ClockSet_Async
    Esys_ClockSet_Finish
    Esys_Commit
    Esys_Commit_Async
    Esys_Commit_Finish
    Esys_ContextLoad
    Esys_ContextLoad_Async
    Esys_ContextLoad_Finish
    Esys_ContextSave
    Esys_ContextSave_Async
    Esys_ContextSave_Finish
    Esys_Create
    Esys_CreateLoaded
    Esys_CreateLoaded_Async
    Esys_CreateLoaded_Finish
    Esys_CreatePrimary
    Esys_CreatePrimary_Async
    Esys_CreatePrimary_Finish
    Esys_Create_Async
    Esys_Create_Finish
    Esys_DictionaryAttackLockReset
    Esys_DictionaryAttackLockReset_Async
    Esys_DictionaryAttackLockReset_Finish
    Esys_DictionaryAttackParameters
    Esys_DictionaryAttackParameters_Async
    Esys_DictionaryAttackParameters_Finish
    Esys_Duplicate
    Esys_Duplicate_Async
    Esys_Duplicate_Finish
    Esys_ECC_Parameters
    Esys_ECC_Parameters_Async
    Esys_ECC_Parameters_Finish
    Esys_ECDH_KeyGen
    Esys_ECDH_KeyGen_Async
    Esys_ECDH_KeyGen_Finish
    Esys_ECDH_ZGen
    Esys_ECDH_ZGen_Async
    Esys_ECDH_ZGen_Finish
    Esys_EC_Ephemeral
    Esys_EC_Ephemeral_Async
    Esys_EC_Ephemeral_Finish
    Esys_EncryptDecrypt
    Esys_EncryptDecrypt2
    Esys_EncryptDecrypt2_Async
    Esys_EncryptDecrypt2_Finish
    Esys_EncryptDecrypt_Async
    Esys_EncryptDecrypt_Finish
    Esys_EventSequenceComplete
    Esys_EventSequenceComplete_Async
    Esys_EventSequenceComplete_Finish
    Esys_EvictControl
    Esys_EvictControl_Async
    Esys_EvictControl_Finish
    Esys_FieldUpgradeData
    Esys_FieldUpgradeData_Async
    Esys_FieldUpgradeData_Finish
    Esys_FieldUpgradeStart
    Esys_FieldUpgradeStart_Async
    Esys_FieldUpgradeStart_Finish
    Esys_Finalize
    Esys_FirmwareRead
    Esys_FirmwareRead_Async
    Esys_FirmwareRead_Finish
    Esys_FlushContext
    Esys_Free
    Esys_FlushContext_Async
    Esys_FlushContext_Finish
    Esys_GetCapability
    Esys_GetCapability_Async
    Esys_GetCapability_Finish
    Esys_GetCommandAuditDigest
    Esys_GetCommandAuditDigest_Async
    Esys_GetCommandAuditDigest_Finish
    Esys_GetPollHandles
    Esys_GetRandom
    Esys_GetRandom_Async
    Esys_GetRandom_Finish
    Esys_GetSessionAuditDigest
    Esys_GetSessionAuditDigest_Async
    Esys_GetSessionAuditDigest_Finish
    Esys_GetTcti
    Esys_GetTestResult
    Esys_GetTestResult_Async
    Esys_GetTestResult_Finish
    Esys_GetTime
    Esys_GetTime_Async
    Esys_GetTime_Finish
    Esys_GetSysContext
    Esys_HMAC
    Esys_HMAC_Async
    Esys_HMAC_Finish
    Esys_HMAC_Start
    Esys_HMAC_Start_Async
    Esys_HMAC_Start_Finish
    Esys_Hash
    Esys_HashSequenceStart
    Esys_HashSequenceStart_Async
    Esys_HashSequenceStart_Finish
    Esys_Hash_Async
    Esys_Hash_Finish
    Esys_HierarchyChangeAuth
    Esys_HierarchyChangeAuth_Async
    Esys_HierarchyChangeAuth_Finish
    Esys_HierarchyControl
    Esys_HierarchyControl_Async
    Esys_HierarchyControl_Finish
    Esys_Import
    Esys_Import_Async
    Esys_Import_Finish
    Esys_IncrementalSelfTest
    Esys_IncrementalSelfTest_Async
    Esys_IncrementalSelfTest_Finish
    Esys_Initialize
    Esys_Load
    Esys_LoadExternal
    Esys_LoadExternal_Async
    Esys_LoadExternal_Finish
    Esys_Load_Async
    Esys_Load_Finish
    Esys_MakeCredential
    Esys_MakeCredential_Async
    Esys_MakeCredential_Finish
    Esys_NV_Certify
    Esys_NV_Certify_Async
    Esys_NV_Certify_Finish
    Esys_NV_ChangeAuth
    Esys_NV_ChangeAuth_Async
    Esys_NV_ChangeAuth_Finish
    Esys_NV_DefineSpace
    Esys_NV_DefineSpace_Async
    Esys_NV_DefineSpace_Finish
    Esys_NV_Extend
    Esys_NV_Extend_Async
    Esys_NV_Extend_Finish
    Esys_NV_GlobalWriteLock
    Esys_NV_GlobalWriteLock_Async
    Esys_NV_GlobalWriteLock_Finish
    Esys_NV_Increment
    Esys_NV_Increment_Async
    Esys_NV_Increment_Finish
    Esys_NV_Read
    Esys_NV_ReadLock
    Esys_NV_ReadLock_Async
    Esys_NV_ReadLock_Finish
    Esys_NV_ReadPublic
    Esys_NV_ReadPublic_Async
    Esys_NV_ReadPublic_Finish
    Esys_NV_Read_Async
    Esys_NV_Read_Finish
    Esys_NV_SetBits
    Esys_NV_SetBits_Async
    Esys_NV_SetBits_Finish
    Esys_NV_UndefineSpace
    Esys_NV_UndefineSpaceSpecial
    Esys_NV_UndefineSpaceSpecial_Async
    Esys_NV_UndefineSpaceSpecial_Finish
    Esys_NV_UndefineSpace_Async
    Esys_NV_UndefineSpace_Finish
    Esys_NV_Write
    Esys_NV_WriteLock
    Esys_NV_WriteLock_Async
    Esys_NV_WriteLock_Finish
    Esys_NV_Write_Async
    Esys_NV_Write_Finish
    Esys_ObjectChangeAuth
    Esys_ObjectChangeAuth_Async
    Esys_ObjectChangeAuth_Finish
    Esys_PCR_Allocate
    Esys_PCR_Allocate_Async
    Esys_PCR_Allocate_Finish
    Esys_PCR_Event
    Esys_PCR_Event_Async
    Esys_PCR_Event_Finish
    Esys_PCR_Extend
    Esys_PCR_Extend_Async
    Esys_PCR_Extend_Finish
    Esys_PCR_Read
    Esys_PCR_Read_Async
    Esys_PCR_Read_Finish
    Esys_PCR_Reset
    Esys_PCR_Reset_Async
    Esys_PCR_Reset_Finish
    Esys_PCR_SetAuthPolicy
    Esys_PCR_SetAuthPolicy_Async
    Esys_PCR_SetAuthPolicy_Finish
    Esys_PCR_SetAuthValue
    Esys_PCR_SetAuthValue_Async
    Esys_PCR_SetAuthValue_Finish
    Esys_PP_Commands
    Esys_PP_Commands_Async
    Esys_PP_Commands_Finish
    Esys_PolicyAuthValue
    Esys_PolicyAuthValue_Async
    Esys_PolicyAuthValue_Finish
    Esys_PolicyAuthorize
    Esys_PolicyAuthorizeNV
    Esys_PolicyAuthorizeNV_Async
    Esys_PolicyAuthorizeNV_Finish
    Esys_PolicyAuthorize_Async
    Esys_PolicyAuthorize_Finish
    Esys_PolicyCommandCode
    Esys_PolicyCommandCode_Async
    Esys_PolicyCommandCode_Finish
    Esys_PolicyCounterTimer
    Esys_PolicyCounterTimer_Async
    Esys_PolicyCounterTimer_Finish
    Esys_PolicyCpHash
    Esys_PolicyCpHash_Async
    Esys_PolicyCpHash_Finish
    Esys_PolicyDuplicationSelect
    Esys_PolicyDuplicationSelect_Async
    Esys_PolicyDuplicationSelect_Finish
    Esys_PolicyGetDigest
    Esys_PolicyGetDigest_Async
    Esys_PolicyGetDigest_Finish
    Esys_PolicyLocality
    Esys_PolicyLocality_Async
    Esys_PolicyLocality_Finish
    Esys_PolicyNV
    Esys_PolicyNV_Async
    Esys_PolicyNV_Finish
    Esys_PolicyNameHash
    Esys_PolicyNameHash_Async
    Esys_PolicyNameHash_Finish
    Esys_PolicyNvWritten
    Esys_PolicyNvWritten_Async
    Esys_PolicyNvWritten_Finish
    Esys_PolicyOR
    Esys_PolicyOR_Async
    Esys_PolicyOR_Finish
    Esys_PolicyPCR
    Esys_PolicyPCR_Async
    Esys_PolicyPCR_Finish
    Esys_PolicyPassword
    Esys_PolicyPassword_Async
    Esys_PolicyPassword_Finish
    Esys_PolicyPhysicalPresence
    Esys_PolicyPhysicalPresence_Async
    Esys_PolicyPhysicalPresence_Finish
    Esys_PolicyRestart
    Esys_PolicyRestart_Async
    Esys_PolicyRestart_Finish
    Esys_PolicySecret
    Esys_PolicySecret_Async
    Esys_PolicySecret_Finish
    Esys_PolicySigned
    Esys_PolicySigned_Async
    Esys_PolicySigned_Finish
    Esys_PolicyTemplate
    Esys_PolicyTemplate_Async
    Esys_PolicyTemplate_Finish
    Esys_PolicyTicket
    Esys_PolicyTicket_Async
    Esys_PolicyTicket_Finish
    Esys_Quote
    Esys_Quote_Async
    Esys_Quote_Finish
    Esys_RSA_Decrypt
    Esys_RSA_Decrypt_Async
    Esys_RSA_Decrypt_Finish
    Esys_RSA_Encrypt
    Esys_RSA_Encrypt_Async
    Esys_RSA_Encrypt_Finish
    Esys_ReadClock
    Esys_ReadClock_Async
    Esys_ReadClock_Finish
    Esys_ReadPublic
    Esys_ReadPublic_Async
    Esys_ReadPublic_Finish
    Esys_Rewrap
    Esys_Rewrap_Async
    Esys_Rewrap_Finish
    Esys_SelfTest
    Esys_SelfTest_Async
    Esys_SelfTest_Finish
    Esys_SequenceComplete
    Esys_SequenceComplete_Async
    Esys_SequenceComplete_Finish
    Esys_SequenceUpdate
    Esys_SequenceUpdate_Async
    Esys_SequenceUpdate_Finish
    Esys_SetAlgorithmSet
    Esys_SetAlgorithmSet_Async
    Esys_SetAlgorithmSet_Finish
    Esys_SetCommandCodeAuditStatus
    Esys_SetCommandCodeAuditStatus_Async
    Esys_SetCommandCodeAuditStatus_Finish
    Esys_SetPrimaryPolicy
    Esys_SetPrimaryPolicy_Async
    Esys_SetPrimaryPolicy_Finish
    Esys_SetTimeout
    Esys_Shutdown
    Esys_Shutdown_Async
    Esys_Shutdown_Finish
    Esys_Sign
    Esys_Sign_Async
    Esys_Sign_Finish
    Esys_StartAuthSession
    Esys_StartAuthSession_Async
    Esys_StartAuthSession_Finish
    Esys_Startup
    Esys_Startup_Async
    Esys_Startup_Finish
    Esys_StirRandom
    Esys_StirRandom_Async
    Esys_StirRandom_Finish
    Esys_TRSess_GetAttributes
    Esys_TRSess_GetAuthRequired
    Esys_TRSess_GetNonceTPM
    Esys_TRSess_SetAttributes
    Esys_TR_Close
    Esys_TR_Deserialize
    Esys_TR_FromTPMPublic
    Esys_TR_FromTPMPublic_Async
    Esys_TR_FromTPMPublic_Finish
    Esys_TR_GetName
    Esys_TR_Serialize
    Esys_TR_SetAuth
    Esys_TR_GetTpmHandle;
    Esys_TestParms
    Esys_TestParms_Async
    Esys_TestParms_Finish
    Esys_Unseal
    Esys_Unseal_Async
    Esys_Unseal_Finish
    Esys_VerifySignature
    Esys_VerifySignature_Async
    Esys_VerifySignature_Finish
    Esys_ZGen_2Phase
    Esys_ZGen_2Phase_Async
    Esys_ZGen_2Phase_Finish
